From 407d34ca790ea224c79e17a5cbe33976bf02a6fc Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Vaze <vaze@vaze.dev>
Date: Wed, 27 May 2026 13:18:52 +0200
Subject: Removed bootloader sub-project. ZenOS will focus on the kernel from
 now on. BOOTBOOT will be used as the only supported bootloader for now.
 Development of a custom bootloader might resume at a much later date.

---
 bootloader/OVMF_CODE.4m.fd | Bin 3653632 -> 0 bytes
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 delete mode 100644 bootloader/OVMF_CODE.4m.fd

(limited to 'bootloader/OVMF_CODE.4m.fd')

diff --git a/bootloader/OVMF_CODE.4m.fd b/bootloader/OVMF_CODE.4m.fd
deleted file mode 100644
index 6bd0283..0000000
Binary files a/bootloader/OVMF_CODE.4m.fd and /dev/null differ
-- 
cgit v1.2.3

